Lidt om sekansfunktionen

Dit navn

Dags dato

1 Differentiation af kvotient

Sætning 1.1 Når f og g begge er differentiable i x, og g(x) ≠ 0, så er f/g differentiabel i x med ( f g )_′ (x) = g(x)f^′(x) − f(x)g^′(x) (g(x))^2

2 En trigonometrisk funktion

2.1 Sekansfunktionen

Vi definerer sekansfunktionen som følger:

Definition 2.1 sec x = (cos(x))^{−1}

Grafen for sekansfunktionen ses på Figur 1.

2.2 Differentiation af sekans

Sætning 2.2 sec^′(x) = sec x tan x.

Figur 1: Sekansfunktionen

Der gælder jo ved brug af Sætning 1.1:

sec^′(x) = ( 1 cos )_′ (x) = − cos^′ x (cos x)^2 = sin x (cos x)^2 = 1 cos x sin x cos x = sec x tan x